%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{AlonsoAsenjo1991} Alonso Asenjo, J. (1991). El nigromante en el teatro prelopista. En T. Ferrer Valls, \& M. V. Diago Moncholi (Eds.), \textit{Comedias y comediantes. Estudios sobre el teatro cl{\'a}sico espa{\~n}ol} (pp. 91--105). Valencia: Editorial Universitaria de Buenos Airesd de Valencia.

\end{thebibliography}

\end{document}

